MIN 1.80 Milho + 4.20 Fsoja + 2.00 Ftrigo + 7.50 Fcarne + 9.00 Fsan + 14.50 Fosbica + 0.80 Calca + 3.00 Sal + 28.00 MistA + 145.00 MistB
ST
Protmax) 8.51 Milho + 45.60 Fsoja + 15.30 Ftrigo + 45.20 Fcarne + 80.90 Fsan <= 16.00
Protmin) 8.51 Milho + 45.60 Fsoja + 15.30 Ftrigo + 45.20 Fcarne + 80.90 Fsan >= 15.50
Energmax) 3493 Milho + 3378 Fsoja + 2103 Ftrigo + 2133 Fcarne + 2809 Fsan <= 3360
Energmin) 3493 Milho + 3378 Fsoja + 2103 Ftrigo + 2133 Fcarne + 2809 Fsan >= 3260
Calcio) 0.02 Milho + 0.36 Fsoja + 0.12 Ftrigo + 11.6 Fcarne + 0.2 Fsan + 22.61 Fosbica + 37 Calca - Ca = 0
Fosforo) 0.27 Milho + 0.55 Fsoja + 0.88 Ftrigo + 5.4 Fcarne + 0.15 Fsan + 17.03 Fosbica - P = 0
Fosfmax) 0.27 Milho + 0.55 Fsoja + 0.88 Ftrigo + 5.4 Fcarne + 0.15 Fsan + 17.03 Fosbica <= 0.52
Fosfmin) 0.27 Milho + 0.55 Fsoja + 0.88 Ftrigo + 5.4 Fcarne + 0.15 Fsan + 17.03 Fosbica >= 0.50
Lismin) 0.23 Milho + 2.87 Fsoja + 0.57 Ftrigo + 2.28 Fcarne + 6.57 Fsan >= 0.69
Ftrigmax) Ftrigo <= 0.15
Fcarnmax) Fcarne <= 0.03
Fsangmax) Fsan <= 0.02
ParSal) Sal = 0.005
PartMisA) MistA = 0.001
PartMisB) MistB = 0.001
Ca-Pmin) Ca - 1.30 P >= 0
Ca-Pmax) Ca - 1.40 P <= 0
Peso) Milho + Fsoja + Ftrigo + Fcarne + Fsan + Fosbica + Calca + Sal + MistA + MistB = 1

